Vice-prefeita na Paraíba renuncia a cargo e acusa prefeito

A vice-prefeita de Itatuba, Cristina Lacerda (União Brasil), anunciou nesta segunda-feira (20/01) sua renúncia ao cargo, alegando falta de abertura na administração municipal e divergências com a condução da gestão.

“É com tristeza, mas também com a certeza de estar honrando meus princípios, que anuncio minha renúncia”, declarou Cristina. Segundo ela, a decisão foi motivada pela ausência de diálogo e pela exclusão de decisões importantes por parte do prefeito Josmar Lacerda (MDB).

“Em nenhum momento fui consultada para escolhas cruciais que impactam diretamente o futuro da nossa cidade, como a definição de secretários e outros membros da administração.”

Cristina também criticou o fato de receber um salário de R$ 10 mil sem ter condições de trabalhar efetivamente pelo município. “De forma alguma aceitaria essa situação. Entrei nessa jornada pelo povo, e é por ele que renuncio”, afirmou.

A ex-vice-prefeita reforçou que continuará atuando em projetos de saúde, especialmente no cuidado com as mulheres, área na qual tem experiência e compromisso. “Agradeço imensamente o apoio e a confiança de todos que estiveram ao meu lado”, concluiu.

Blog do Maurílio Júnior

O post Vice-prefeita na Paraíba renuncia a cargo e acusa prefeito apareceu primeiro em De Olho no Cariri.