Homem é preso ao tentar invadir residência oficial do governador

Um homem foi preso durante o carnaval após tentar invadir a Granja Santana, residência oficial do governador João Azevêdo (PSB). O imóvel está localizado no bairro Miramar, em João Pessoa.

À rádio CBN, o comandante da Polícia Militar na Paraíba, coronel Sérgio Fonseca, informou que a tentativa de invasão aconteceu entre segunda (12) e terça-feira (13).

Fonseca disse ainda que o homem é dependente químico. Ao ser detido e conduzido à delegacia, foi constado que contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto.

Ele passou por audiência de custódia e foi levado para um presídio.

Mais PB

O post Homem é preso ao tentar invadir residência oficial do governador apareceu primeiro em De Olho no Cariri.